\documentclass{report}

\usepackage[french]{babel}
\usepackage{lmodern} % police latin modern
\usepackage[utf8]{inputenc} % encodage d'entrée (document)
\usepackage[T1]{fontenc} % encodage de sortie (rendu)
\usepackage[top=2cm, bottom=2cm, left=2cm, right=2cm]{geometry} % marges
\usepackage{graphicx} % insertions d'images
\usepackage{textcomp} % pour N°
\usepackage{xcolor} % texte en couleur
\usepackage{tabularx} % dimensions des tableaux automatique
\usepackage{tikz} % le rectangle

\begin{document}
	\setlength{\parindent}{0cm} % supprimer les alinéas
	\large{}
	\pagestyle{empty} % en-tête et pied de page vides
	\definecolor{vert}{rgb}{0.07, 0.46, 0.13} % saisie en vert
	
	\begin{center}
		\includegraphics{../ordipolo.png}\\
		\Large\textbf{Dépannage informatique - Assistance à domicile}
	\end{center}

	2 A rue de l'île de Man, 29000 Quimper

	SIRET : 814 320 610 00011

	\begin{tabularx}{0.67\linewidth}{@{}X@{}@{}X@{}}
	Tel : 06.63.85.48.82 & Courriel : ordipolo@gmx.fr
	\end{tabularx}
	
	Plus d'infos sur le site web: https\string://ordipolo.fr\\
	% \string supprime l'espace devant les :

	\begin{center}
		\large\textbf{DEVIS}
	\end{center}

	CLIENT\\
	
	\begin{tabularx}{\linewidth}{@{}X@{}@{}X@{}}
		Mme, M : \textcolor{vert}{} &
		Date du devis : \textcolor{vert}{}\\
		Adresse : \textcolor{vert}{} &
		Delai de livraison : \textcolor{vert}{}\\
	\end{tabularx}\\\\

	PRESTATION\\

	\textcolor{vert}{}
	
	Total main d'oeuvre : \textcolor{vert}{}\\
	
	PIÈCES\\
	
	\textcolor{vert}{}
	
	Total pièces : \textcolor{vert}{}\\
	
	TOTAL\\
	
	Déplacement : \textcolor{vert}{}
	
	Total HT : \textcolor{vert}{}
	
	\textit{(TVA non applicable, article 293B du code général des impôts)}

	Référence du devis : \textcolor{vert}{}\\
	
	Devis reçu avant l'exécution des travaux, signature du client :\\
	\begin{tikzpicture}
		\draw (0,0) rectangle (4,2);
	\end{tikzpicture}\\
	
	\normalsize{}NOTA BENE\\
	
	Si le délai de livraison n'est pas spécifié, un délai d'un mois est appliqué.

	Si Ordipolo garde votre ordinateur le temps nécessaire à la réparation, un reçu vous est remis.
	Le client peut bénéficier gratuitement d'un ordinateur de prêt sur demande et selon disponibilité.
	
	La réparation inclut l'intervention sur les logiciels et si nécessaire le démontage et remontage de la machine et le remplacement d'une pièce. Ordi Polo ne répare pas les composants électroniques défectueux et n'est pas responsable des dysfonctionnements de l'ordinateur dont l'origine est matérielle.
	
	Les prestations d'Ordipolo sont régies par le code du commerce.
\end{document}
